Antitrust multa Tim per la pubblicità fibra ottica

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Telecom Italia con una multa da 4,8 milioni per pubblicità ingannevole

L'articolo Antitrust multa Tim per la pubblicità fibra ottica proviene da larampa.